-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.351402112661
cusum  =  0.161398529876
eta  =  0.545153449215
hl_amp_ratio  =  0.426315122762
kurtosis  =  -0.605356867146
n_points  =  565
period  =  0.525973660895
period_SNR  =  66.0286398583
period_log10FAP  =  -79.0125936642
period_uncertainty  =  8.87070512462e-05
phase_cusum  =  0.227961585952
phase_eta  =  0.189255593233
phi21  =  0.876234415219
phi31  =  1.55784981581
quartile31  =  0.48
r21  =  0.416478630959
r31  =  0.316666418373
shapiro_w  =  0.914821565151
skewness  =  -0.686578080038
slope_per10  =  -0.0706689092166
slope_per90  =  0.0696282681402
stetson_k  =  0.789641186912
weighted_mean  =  13.3820200715
weighted_std  =  0.312110877337
