-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ESD
class_probability =  0.59


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.091514318531
cusum  =  0.274066092471
eta  =  0.879453166211
hl_amp_ratio  =  1.19456799328
kurtosis  =  4.00048697317
n_points  =  40
period  =  1.20328551123
period_SNR  =  6.40508619123
period_log10FAP  =  -0.0429636593685
period_uncertainty  =  0.000466028540559
phase_cusum  =  0.240868458205
phase_eta  =  0.881668413481
phi21  =  -1.44041563776
phi31  =  -0.253851467954
quartile31  =  0.06
r21  =  0.0522294827471
r31  =  0.217030613281
shapiro_w  =  0.903084397316
skewness  =  0.286769917707
slope_per10  =  -1.45992181946
slope_per90  =  0.864792103828
stetson_k  =  0.657583003709
weighted_mean  =  13.46975
weighted_std  =  0.0589273917631
