-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.314780976413
cusum  =  0.114125837506
eta  =  0.473064301433
hl_amp_ratio  =  0.375483487053
kurtosis  =  0.0689228225995
n_points  =  386
period  =  0.518184575923
period_SNR  =  46.1150814292
period_log10FAP  =  -51.0053795777
period_uncertainty  =  7.19980805767e-05
phase_cusum  =  0.21822397801
phase_eta  =  0.29914129841
phi21  =  -2.27255122325
phi31  =  -4.20333991802
quartile31  =  0.36
r21  =  0.411492391293
r31  =  0.228598575495
shapiro_w  =  0.918470323086
skewness  =  -0.880612556906
slope_per10  =  -0.109627702244
slope_per90  =  0.0851048824431
stetson_k  =  0.733590781688
weighted_mean  =  14.9380893408
weighted_std  =  0.257517685096
