-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.297960044722
cusum  =  0.0768719811267
eta  =  0.454131439069
hl_amp_ratio  =  0.553052745785
kurtosis  =  -0.671680016671
n_points  =  427
period  =  0.547319353109
period_SNR  =  48.4723030827
period_log10FAP  =  -53.3916487058
period_uncertainty  =  6.52036408003e-05
phase_cusum  =  0.25149922066
phase_eta  =  0.0579332362591
phi21  =  0.844542523743
phi31  =  2.09382372139
quartile31  =  0.35
r21  =  0.520196657722
r31  =  0.381435314614
shapiro_w  =  0.930138170719
skewness  =  -0.623484627591
slope_per10  =  -0.120466039774
slope_per90  =  0.253131769132
stetson_k  =  0.810636152693
weighted_mean  =  13.5984948721
weighted_std  =  0.244595256987
