-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.94


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.374350846009
cusum  =  0.155260191725
eta  =  0.757000134575
hl_amp_ratio  =  0.360516952088
kurtosis  =  -0.486433889309
n_points  =  219
period  =  0.454306080149
period_SNR  =  32.8076394942
period_log10FAP  =  -24.3528929014
period_uncertainty  =  5.88784457589e-05
phase_cusum  =  0.24712046594
phase_eta  =  0.405085928533
phi21  =  0.633176536369
phi31  =  -1.36036381991
quartile31  =  0.565
r21  =  0.400097760704
r31  =  0.139415061779
shapiro_w  =  0.917786240578
skewness  =  -0.7264414071
slope_per10  =  -0.0975052061547
slope_per90  =  0.112123670256
stetson_k  =  0.699670045384
weighted_mean  =  16.6331035731
weighted_std  =  0.352706951013
