-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.35105220667
cusum  =  0.207344404993
eta  =  0.698481136275
hl_amp_ratio  =  0.407243603552
kurtosis  =  0.516260984911
n_points  =  149
period  =  0.475564844931
period_SNR  =  27.0139373114
period_log10FAP  =  -16.5695092897
period_uncertainty  =  8.04496772087e-05
phase_cusum  =  0.294104434249
phase_eta  =  0.366882342929
phi21  =  0.738329427838
phi31  =  1.88166646318
quartile31  =  0.33
r21  =  0.395983279841
r31  =  0.177667187056
shapiro_w  =  0.923513412476
skewness  =  -0.853670307883
slope_per10  =  -0.0947065570409
slope_per90  =  0.154945921232
stetson_k  =  0.703760242422
weighted_mean  =  15.1545182404
weighted_std  =  0.266544645388
