-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.299707581043
cusum  =  0.131777168092
eta  =  0.561100334027
hl_amp_ratio  =  0.268588265773
kurtosis  =  -0.310382936657
n_points  =  325
period  =  0.534483418513
period_SNR  =  33.9342193639
period_log10FAP  =  -33.3621928769
period_uncertainty  =  7.95883360967e-05
phase_cusum  =  0.215144805998
phase_eta  =  0.537440416683
phi21  =  0.754746760458
phi31  =  2.00410115997
quartile31  =  0.41
r21  =  0.485736839232
r31  =  0.382519289228
shapiro_w  =  0.87550252676
skewness  =  -0.909653449348
slope_per10  =  -0.099723573449
slope_per90  =  0.169665915477
stetson_k  =  0.686151749942
weighted_mean  =  15.8834953804
weighted_std  =  0.301621194041
