-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.78


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.295897760726
cusum  =  0.203136523886
eta  =  0.583435131166
hl_amp_ratio  =  0.736499468876
kurtosis  =  -0.708106734152
n_points  =  127
period  =  0.503444400194
period_SNR  =  18.0279158875
period_log10FAP  =  -14.7918456509
period_uncertainty  =  8.15030619053e-05
phase_cusum  =  0.261349356573
phase_eta  =  0.374088390184
phi21  =  -2.34293879532
phi31  =  -0.707165678292
quartile31  =  0.42
r21  =  0.457437054179
r31  =  0.300830648191
shapiro_w  =  0.946687221527
skewness  =  -0.401646412139
slope_per10  =  -0.0903408978405
slope_per90  =  0.567100015469
stetson_k  =  0.850404164259
weighted_mean  =  13.3034645669
weighted_std  =  0.244580238039
