-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.342504238092
cusum  =  0.0941095931295
eta  =  0.514969645618
hl_amp_ratio  =  0.523795698148
kurtosis  =  -1.02271890191
n_points  =  327
period  =  0.598456110964
period_SNR  =  44.0053473562
period_log10FAP  =  -46.9775879674
period_uncertainty  =  9.92859723236e-05
phase_cusum  =  0.270281896887
phase_eta  =  0.317039135568
phi21  =  0.776468917202
phi31  =  2.06098202768
quartile31  =  0.5
r21  =  0.377025420428
r31  =  0.0874370283639
shapiro_w  =  0.923256993294
skewness  =  -0.479462179203
slope_per10  =  -0.110914288089
slope_per90  =  0.13282493085
stetson_k  =  0.808765314338
weighted_mean  =  15.4584638395
weighted_std  =  0.293234318185
