-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.358390197349
cusum  =  0.102234092236
eta  =  0.614838773176
hl_amp_ratio  =  0.323955610751
kurtosis  =  0.257540897335
n_points  =  393
period  =  0.483066160104
period_SNR  =  41.7677421622
period_log10FAP  =  -43.8322183273
period_uncertainty  =  7.50880059754e-05
phase_cusum  =  0.231246814114
phase_eta  =  0.253325061999
phi21  =  0.781603058154
phi31  =  1.72658089915
quartile31  =  0.4
r21  =  0.474041414262
r31  =  0.364187870178
shapiro_w  =  0.896852433681
skewness  =  -0.704118928944
slope_per10  =  -0.152369764196
slope_per90  =  0.175909049862
stetson_k  =  0.729673223893
weighted_mean  =  13.7602133449
weighted_std  =  0.317801076473
