-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.9


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.549841171102
cusum  =  0.106566146701
eta  =  0.741599532411
hl_amp_ratio  =  0.59447945101
kurtosis  =  -0.875929919475
n_points  =  290
period  =  0.455364480852
period_SNR  =  40.0801927059
period_log10FAP  =  -34.9721195549
period_uncertainty  =  9.50259806853e-05
phase_cusum  =  0.287503354091
phase_eta  =  0.336459582398
phi21  =  -2.43117432851
phi31  =  -1.4606112597
quartile31  =  0.7875
r21  =  0.438151045997
r31  =  0.250793614062
shapiro_w  =  0.918187975883
skewness  =  -0.566350867973
slope_per10  =  -0.0641500560737
slope_per90  =  0.0873838527277
stetson_k  =  0.819096303533
weighted_mean  =  12.1256614853
weighted_std  =  0.48570103467
