-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.257665953435
cusum  =  0.221040668447
eta  =  0.437516255813
hl_amp_ratio  =  0.625884612233
kurtosis  =  -0.170001348997
n_points  =  412
period  =  0.574446991875
period_SNR  =  29.2965103092
period_log10FAP  =  -26.9877882993
period_uncertainty  =  8.97517351006e-05
phase_cusum  =  0.189200323516
phase_eta  =  1.12603744326
phi21  =  -3.24228947671
phi31  =  -3.38568550113
quartile31  =  0.4
r21  =  0.336947819349
r31  =  0.116693615708
shapiro_w  =  0.959694266319
skewness  =  -0.649638265821
slope_per10  =  -0.039254335791
slope_per90  =  0.0391007581869
stetson_k  =  0.791212573931
weighted_mean  =  12.2142399676
weighted_std  =  0.29161977923
