-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.372528168862
cusum  =  0.175775233455
eta  =  0.585820948131
hl_amp_ratio  =  0.281103974638
kurtosis  =  0.0454464214903
n_points  =  322
period  =  0.487637641349
period_SNR  =  37.6673259152
period_log10FAP  =  -39.8772840769
period_uncertainty  =  5.34837013672e-05
phase_cusum  =  0.253098409966
phase_eta  =  0.080748072746
phi21  =  0.700695411465
phi31  =  1.75493040882
quartile31  =  0.3775
r21  =  0.480227875914
r31  =  0.34431723863
shapiro_w  =  0.851934492588
skewness  =  -1.08077539511
slope_per10  =  -0.167677988724
slope_per90  =  0.196417289495
stetson_k  =  0.691392166356
weighted_mean  =  14.3187528345
weighted_std  =  0.309244614223
