-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  NonVar
class_probability =  0.64


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.00785360953621
cusum  =  0.0930839037173
eta  =  1.68999737057
hl_amp_ratio  =  1.2987239122
kurtosis  =  3.63988944646
n_points  =  386
period  =  0.367821710262
period_SNR  =  13.1715324438
period_log10FAP  =  -1.9935360947
period_uncertainty  =  3.62800554029e-05
phase_cusum  =  0.121809732939
phase_eta  =  1.99267283728
phi21  =  -1.67585407444
phi31  =  -4.19226834552
quartile31  =  0.02
r21  =  0.206328081407
r31  =  0.250290460827
shapiro_w  =  0.932835102081
skewness  =  -0.328268799384
slope_per10  =  -0.163829273753
slope_per90  =  0.150945461695
stetson_k  =  0.711906150035
weighted_mean  =  15.2511617894
weighted_std  =  0.0190974547601
