-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.108971102792
cusum  =  0.0944048229563
eta  =  0.593981268703
hl_amp_ratio  =  0.535606884241
kurtosis  =  -0.115136718681
n_points  =  291
period  =  0.522252989563
period_SNR  =  17.9867567044
period_log10FAP  =  -12.8571093051
period_uncertainty  =  9.23851062986e-05
phase_cusum  =  0.223095813431
phase_eta  =  0.883478533153
phi21  =  2.70984815526
phi31  =  2.4034873353
quartile31  =  0.22
r21  =  0.379403349869
r31  =  0.230794305098
shapiro_w  =  0.954367756844
skewness  =  -0.593024642111
slope_per10  =  -0.0893076650573
slope_per90  =  0.123107079445
stetson_k  =  0.76249939441
weighted_mean  =  14.6537142783
weighted_std  =  0.148079134635
