-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.345416865839
cusum  =  0.088092199304
eta  =  0.533274402725
hl_amp_ratio  =  0.183664902065
kurtosis  =  -0.0742050166084
n_points  =  301
period  =  0.517359156878
period_SNR  =  39.4071078661
period_log10FAP  =  -40.0576213854
period_uncertainty  =  5.84322524823e-05
phase_cusum  =  0.254517830392
phase_eta  =  0.126975777218
phi21  =  3.80968779149
phi31  =  4.84655509711
quartile31  =  0.37
r21  =  0.458085770702
r31  =  0.306371539896
shapiro_w  =  0.845387935638
skewness  =  -1.03296580308
slope_per10  =  -0.176249843447
slope_per90  =  0.286775129291
stetson_k  =  0.685549656111
weighted_mean  =  15.0976814287
weighted_std  =  0.269520224614
