-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.82


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.316400084543
cusum  =  0.0927442687357
eta  =  0.664435602248
hl_amp_ratio  =  0.380347481948
kurtosis  =  -0.234886637599
n_points  =  374
period  =  0.406058075828
period_SNR  =  54.3930128305
period_log10FAP  =  -48.5710146748
period_uncertainty  =  4.58760485362e-05
phase_cusum  =  0.253279046956
phase_eta  =  0.516577577549
phi21  =  0.858966128218
phi31  =  -1.3787582151
quartile31  =  0.38
r21  =  0.350292083487
r31  =  0.103230260235
shapiro_w  =  0.903400063515
skewness  =  -0.873581019311
slope_per10  =  -0.0519216440195
slope_per90  =  0.0702823042268
stetson_k  =  0.735661032969
weighted_mean  =  13.7567045824
weighted_std  =  0.259238367381
