-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.89


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.387330497161
cusum  =  0.0989089712598
eta  =  0.59224593281
hl_amp_ratio  =  0.422713446428
kurtosis  =  -0.788269843465
n_points  =  495
period  =  0.506280759859
period_SNR  =  51.8613896984
period_log10FAP  =  -62.5937109865
period_uncertainty  =  7.17152203542e-05
phase_cusum  =  0.233444915974
phase_eta  =  0.20404236953
phi21  =  3.88867869172
phi31  =  4.82545722086
quartile31  =  0.53
r21  =  0.479586086239
r31  =  0.338960722723
shapiro_w  =  0.893806040287
skewness  =  -0.691259242492
slope_per10  =  -0.0744857032921
slope_per90  =  0.1600000076
stetson_k  =  0.77387329499
weighted_mean  =  15.114212928
weighted_std  =  0.34181556901
