-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  T2CEPH
class_probability =  0.78


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.328502350923
cusum  =  0.182587704074
eta  =  0.566625761397
hl_amp_ratio  =  0.640933805048
kurtosis  =  -1.30557465277
n_points  =  96
period  =  1.04128393585
period_SNR  =  13.4386506552
period_log10FAP  =  -9.54080223338
period_uncertainty  =  0.000248309048543
phase_cusum  =  0.391222669252
phase_eta  =  0.223277801023
phi21  =  1.3914054026
phi31  =  2.97409321629
quartile31  =  0.5275
r21  =  0.445625559244
r31  =  0.144230873087
shapiro_w  =  0.935195803642
skewness  =  0.00399493323898
slope_per10  =  -0.160251427442
slope_per90  =  0.675499993376
stetson_k  =  0.848801575384
weighted_mean  =  13.9485714286
weighted_std  =  0.289652060801
