-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.2636163809
cusum  =  0.122298154579
eta  =  0.673708988352
hl_amp_ratio  =  0.52457863444
kurtosis  =  -0.771974457037
n_points  =  364
period  =  0.478343899388
period_SNR  =  48.6886270999
period_log10FAP  =  -40.2091975467
period_uncertainty  =  6.36569662942e-05
phase_cusum  =  0.238108026611
phase_eta  =  0.424913291433
phi21  =  1.05405874569
phi31  =  2.12879222708
quartile31  =  0.3925
r21  =  0.506055213001
r31  =  0.270245478174
shapiro_w  =  0.947358489037
skewness  =  -0.398172645127
slope_per10  =  -0.0898141578559
slope_per90  =  0.0709073166043
stetson_k  =  0.784719823214
weighted_mean  =  14.0012827542
weighted_std  =  0.254121528814
