-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.332662627107
cusum  =  0.0998035689585
eta  =  0.594916291867
hl_amp_ratio  =  0.32795863784
kurtosis  =  -0.464332649203
n_points  =  364
period  =  0.462371406083
period_SNR  =  38.6367852502
period_log10FAP  =  -38.3168356421
period_uncertainty  =  4.50698323887e-05
phase_cusum  =  0.242868525783
phase_eta  =  0.622035143049
phi21  =  0.752724672991
phi31  =  1.80044531219
quartile31  =  0.4525
r21  =  0.360751206701
r31  =  0.192543160678
shapiro_w  =  0.915227591991
skewness  =  -0.742316784712
slope_per10  =  -0.0617272993976
slope_per90  =  0.0619747916257
stetson_k  =  0.723468440184
weighted_mean  =  15.038361234
weighted_std  =  0.297317575757
