-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.94


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.166484271565
cusum  =  0.147215778222
eta  =  0.625300973084
hl_amp_ratio  =  0.831459767524
kurtosis  =  -0.98263479791
n_points  =  292
period  =  0.301464603331
period_SNR  =  30.204378285
period_log10FAP  =  -28.1282711939
period_uncertainty  =  2.56731677877e-05
phase_cusum  =  0.269314972467
phase_eta  =  0.920348549925
phi21  =  2.15738608608
phi31  =  0.695321443363
quartile31  =  0.26
r21  =  0.044645779555
r31  =  0.0768334875395
shapiro_w  =  0.974322199821
skewness  =  -0.040727394928
slope_per10  =  -0.0730977644532
slope_per90  =  0.0523478006093
stetson_k  =  0.852393236889
weighted_mean  =  12.135379783
weighted_std  =  0.151324860069
