-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ED
class_probability =  0.4


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.00963251960898
cusum  =  0.15020384469
eta  =  1.33228592941
hl_amp_ratio  =  1.37050169859
kurtosis  =  1.4124011291
n_points  =  329
period  =  0.143115417963
period_SNR  =  11.9612735784
period_log10FAP  =  -3.29783628337
period_uncertainty  =  5.70653841354e-06
phase_cusum  =  0.118454301425
phase_eta  =  1.66697090683
phi21  =  0.212940965776
phi31  =  -0.649389884375
quartile31  =  0.02
r21  =  0.201849219311
r31  =  0.292741604626
shapiro_w  =  0.96106159687
skewness  =  -0.0614828638829
slope_per10  =  -0.087407201724
slope_per90  =  0.0877611536454
stetson_k  =  0.748712289123
weighted_mean  =  14.9826162052
weighted_std  =  0.0181843709051
