-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.87


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.383920591988
cusum  =  0.151963723298
eta  =  0.537029925451
hl_amp_ratio  =  0.450554164617
kurtosis  =  -0.65579358005
n_points  =  374
period  =  0.542614790288
period_SNR  =  42.5611535599
period_log10FAP  =  -45.3749542238
period_uncertainty  =  8.01309589534e-05
phase_cusum  =  0.195569381326
phase_eta  =  0.364187955219
phi21  =  -2.35413267773
phi31  =  -1.13353323632
quartile31  =  0.5275
r21  =  0.445151175382
r31  =  0.260947979229
shapiro_w  =  0.909900307655
skewness  =  -0.69457257879
slope_per10  =  -0.108450699029
slope_per90  =  0.203858307744
stetson_k  =  0.790760884909
weighted_mean  =  15.5494797688
weighted_std  =  0.33003785947
