-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.301541727218
cusum  =  0.163229349427
eta  =  0.594325708329
hl_amp_ratio  =  0.451944683466
kurtosis  =  -0.340594571714
n_points  =  376
period  =  0.549884288599
period_SNR  =  45.8943722431
period_log10FAP  =  -39.0124509658
period_uncertainty  =  8.41213286247e-05
phase_cusum  =  0.237923660922
phase_eta  =  0.441306588236
phi21  =  0.85261076551
phi31  =  1.94334301586
quartile31  =  0.3425
r21  =  0.50290292477
r31  =  0.285339339892
shapiro_w  =  0.928763270378
skewness  =  -0.687405328475
slope_per10  =  -0.106315365339
slope_per90  =  0.166060992426
stetson_k  =  0.737903809178
weighted_mean  =  15.4896292577
weighted_std  =  0.263249448529
