-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.85


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.39551468198
cusum  =  0.102945718138
eta  =  0.49533317554
hl_amp_ratio  =  0.469046630968
kurtosis  =  -0.969980849753
n_points  =  369
period  =  0.564760991322
period_SNR  =  45.6007545234
period_log10FAP  =  -50.1765835014
period_uncertainty  =  8.94401692827e-05
phase_cusum  =  0.24063163614
phase_eta  =  0.104832617617
phi21  =  0.725839470288
phi31  =  1.70332026146
quartile31  =  0.63
r21  =  0.42795270885
r31  =  0.333579809584
shapiro_w  =  0.868462443352
skewness  =  -0.653721064021
slope_per10  =  -0.120170879967
slope_per90  =  0.239492505877
stetson_k  =  0.808271209557
weighted_mean  =  14.2695011794
weighted_std  =  0.360159773824
