-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_EC
class_probability =  0.42


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.276547271804
cusum  =  0.132712489261
eta  =  0.685547830221
hl_amp_ratio  =  1.48815333007
kurtosis  =  -0.902066655083
n_points  =  281
period  =  0.222306989669
period_SNR  =  42.1845215055
period_log10FAP  =  -41.5006515117
period_uncertainty  =  1.39703251792e-05
phase_cusum  =  0.250012190014
phase_eta  =  0.293523702075
phi21  =  -0.0932680483928
phi31  =  -0.504100845555
quartile31  =  0.37
r21  =  0.302246653239
r31  =  0.0994174909702
shapiro_w  =  0.959309577942
skewness  =  0.336849168627
slope_per10  =  -0.0393212666853
slope_per90  =  0.0368552033963
stetson_k  =  0.842898790111
weighted_mean  =  12.7396797153
weighted_std  =  0.223663059806
