-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.422959629675
cusum  =  0.160293353876
eta  =  0.659429751529
hl_amp_ratio  =  0.405240146672
kurtosis  =  -0.528977959973
n_points  =  372
period  =  0.461090540749
period_SNR  =  45.1167199083
period_log10FAP  =  -45.5004973433
period_uncertainty  =  5.91991767724e-05
phase_cusum  =  0.244930022879
phase_eta  =  0.464656414666
phi21  =  0.920836294623
phi31  =  1.87912534904
quartile31  =  0.5
r21  =  0.381969691441
r31  =  0.166940932802
shapiro_w  =  0.916939854622
skewness  =  -0.671071650867
slope_per10  =  -0.0477104990008
slope_per90  =  0.0687201214705
stetson_k  =  0.731477402685
weighted_mean  =  17.2966283335
weighted_std  =  0.360896217747
