-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.341959700369
cusum  =  0.0862823647501
eta  =  0.495571979748
hl_amp_ratio  =  0.33275545486
kurtosis  =  -0.941178211726
n_points  =  451
period  =  0.577092331811
period_SNR  =  50.3128383486
period_log10FAP  =  -59.1394754311
period_uncertainty  =  8.90519636137e-05
phase_cusum  =  0.285595849663
phase_eta  =  0.384939871786
phi21  =  0.790597195018
phi31  =  1.74553366425
quartile31  =  0.565
r21  =  0.425298511741
r31  =  0.23974788244
shapiro_w  =  0.881070792675
skewness  =  -0.650874240731
slope_per10  =  -0.0998757828538
slope_per90  =  0.120412006436
stetson_k  =  0.757281792646
weighted_mean  =  14.7825731287
weighted_std  =  0.341627189191
