-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.94


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.368528014117
cusum  =  0.148349070391
eta  =  0.453131113085
hl_amp_ratio  =  0.509878098595
kurtosis  =  -0.901438768778
n_points  =  426
period  =  0.51079242452
period_SNR  =  49.9219174925
period_log10FAP  =  -54.3446725627
period_uncertainty  =  7.31626610777e-05
phase_cusum  =  0.257729576305
phase_eta  =  0.423801877781
phi21  =  -2.25122512775
phi31  =  -1.31574706972
quartile31  =  0.52
r21  =  0.406132410013
r31  =  0.231703295496
shapiro_w  =  0.928714871407
skewness  =  -0.531101161362
slope_per10  =  -0.0576851065024
slope_per90  =  0.0814228078109
stetson_k  =  0.794803719179
weighted_mean  =  16.6072409954
weighted_std  =  0.318340008509
