-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.61


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.334223120866
cusum  =  0.162018834214
eta  =  0.518109253499
hl_amp_ratio  =  0.685394406914
kurtosis  =  -0.691184672559
n_points  =  291
period  =  0.462673508982
period_SNR  =  40.4830547702
period_log10FAP  =  -41.1272565839
period_uncertainty  =  7.22739162101e-05
phase_cusum  =  0.25889757557
phase_eta  =  0.331860893114
phi21  =  -2.24557760778
phi31  =  -0.813892488772
quartile31  =  0.43
r21  =  0.280090965745
r31  =  0.0709046872021
shapiro_w  =  0.960222303867
skewness  =  -0.455511273454
slope_per10  =  -0.0785000001391
slope_per90  =  0.0914125760534
stetson_k  =  0.832013375024
weighted_mean  =  12.6546704871
weighted_std  =  0.265230651128
