-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.322703835825
cusum  =  0.0909082396984
eta  =  0.630289383887
hl_amp_ratio  =  0.179994764719
kurtosis  =  -0.192452735621
n_points  =  376
period  =  0.515888543247
period_SNR  =  45.4425461917
period_log10FAP  =  -48.4349709355
period_uncertainty  =  7.24806891402e-05
phase_cusum  =  0.24158418704
phase_eta  =  0.223666417801
phi21  =  0.845458515172
phi31  =  1.88662860994
quartile31  =  0.35
r21  =  0.415772725251
r31  =  0.280906331725
shapiro_w  =  0.850850701332
skewness  =  -0.999983010876
slope_per10  =  -0.136302483077
slope_per90  =  0.167005684559
stetson_k  =  0.665241064568
weighted_mean  =  14.8741798861
weighted_std  =  0.268905309642
