-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.230696482998
cusum  =  0.14500401133
eta  =  0.69239258177
hl_amp_ratio  =  0.698155067312
kurtosis  =  -0.727574302982
n_points  =  320
period  =  0.554448253767
period_SNR  =  51.1070561596
period_log10FAP  =  -43.3763145986
period_uncertainty  =  8.77680407624e-05
phase_cusum  =  0.282283663259
phase_eta  =  0.171847239753
phi21  =  -2.1290550242
phi31  =  -0.763158788432
quartile31  =  0.3425
r21  =  0.453259738525
r31  =  0.27246967687
shapiro_w  =  0.971772134304
skewness  =  -0.344102893684
slope_per10  =  -0.150929999194
slope_per90  =  0.208527774856
stetson_k  =  0.819326831213
weighted_mean  =  14.0693334743
weighted_std  =  0.202264176019
