-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.94


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.377809519518
cusum  =  0.077650598591
eta  =  0.641210113212
hl_amp_ratio  =  0.405786519523
kurtosis  =  -0.47527602876
n_points  =  746
period  =  0.461404280194
period_SNR  =  59.4365457085
period_log10FAP  =  -107.451002851
period_uncertainty  =  7.1321768016e-05
phase_cusum  =  0.250530004807
phase_eta  =  0.195321650111
phi21  =  -2.44765361484
phi31  =  -1.50367135715
quartile31  =  0.43
r21  =  0.476426254459
r31  =  0.277070389668
shapiro_w  =  0.877618074417
skewness  =  -0.87393629052
slope_per10  =  -0.0530000248303
slope_per90  =  0.055706364567
stetson_k  =  0.755822393898
weighted_mean  =  13.6191200898
weighted_std  =  0.312709799654
