-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.61


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.402790859016
cusum  =  0.239428013557
eta  =  0.516190740961
hl_amp_ratio  =  0.601109577168
kurtosis  =  -1.21618470293
n_points  =  195
period  =  0.341245935625
period_SNR  =  21.5784496145
period_log10FAP  =  -28.2668644542
period_uncertainty  =  2.62456497188e-05
phase_cusum  =  0.330793572575
phase_eta  =  0.178810333517
phi21  =  -2.38036766733
phi31  =  -4.26475266675
quartile31  =  0.665
r21  =  0.389768364903
r31  =  0.227719594544
shapiro_w  =  0.908223330975
skewness  =  -0.419596510131
slope_per10  =  -0.082808369265
slope_per90  =  0.125333333078
stetson_k  =  0.840002493979
weighted_mean  =  13.7484707904
weighted_std  =  0.341414177941
