-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.33626879028
cusum  =  0.137629694983
eta  =  0.589632821681
hl_amp_ratio  =  0.468946835668
kurtosis  =  -0.309804023209
n_points  =  387
period  =  0.476223338521
period_SNR  =  41.8383117979
period_log10FAP  =  -45.3147137334
period_uncertainty  =  6.17701756528e-05
phase_cusum  =  0.260246020574
phase_eta  =  0.388692088006
phi21  =  -2.32790893959
phi31  =  -4.54418420361
quartile31  =  0.46
r21  =  0.405675380477
r31  =  0.172881913988
shapiro_w  =  0.923424303532
skewness  =  -0.778545032108
slope_per10  =  -0.0534513779516
slope_per90  =  0.0798147669276
stetson_k  =  0.748497302084
weighted_mean  =  16.1314216536
weighted_std  =  0.30208820648
