-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.301087368088
cusum  =  0.115838015338
eta  =  0.535653730942
hl_amp_ratio  =  0.246610997467
kurtosis  =  -0.527199848345
n_points  =  476
period  =  0.524972429075
period_SNR  =  51.7000952336
period_log10FAP  =  -58.3824073369
period_uncertainty  =  7.34432623025e-05
phase_cusum  =  0.204359830194
phase_eta  =  0.336079911803
phi21  =  -2.30091779499
phi31  =  -1.26339765322
quartile31  =  0.3925
r21  =  0.44499369412
r31  =  0.253306950185
shapiro_w  =  0.858078241348
skewness  =  -0.896182833456
slope_per10  =  -0.0978605028651
slope_per90  =  0.106293395105
stetson_k  =  0.683809052499
weighted_mean  =  14.4253045756
weighted_std  =  0.270822287883
