-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.245154300538
cusum  =  0.170845879289
eta  =  0.752890760565
hl_amp_ratio  =  0.467570130675
kurtosis  =  -0.0362680630571
n_points  =  275
period  =  0.545918128218
period_SNR  =  43.9504858094
period_log10FAP  =  -33.087416705
period_uncertainty  =  8.57014350287e-05
phase_cusum  =  0.21985054322
phase_eta  =  0.447332109703
phi21  =  0.724109663429
phi31  =  2.47613947192
quartile31  =  0.3
r21  =  0.332647703291
r31  =  0.19325192005
shapiro_w  =  0.9436404109
skewness  =  -0.577507729251
slope_per10  =  -0.0877536265879
slope_per90  =  0.18606527916
stetson_k  =  0.751198065667
weighted_mean  =  14.3623018995
weighted_std  =  0.203961374176
