-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.3243807986
cusum  =  0.102777110473
eta  =  0.567510620612
hl_amp_ratio  =  0.297393408065
kurtosis  =  -0.757625598831
n_points  =  432
period  =  0.52799522514
period_SNR  =  53.0583678016
period_log10FAP  =  -58.2229750558
period_uncertainty  =  9.34780599038e-05
phase_cusum  =  0.231866406678
phase_eta  =  0.160336124322
phi21  =  -2.36657682846
phi31  =  -1.28566827175
quartile31  =  0.51
r21  =  0.415005903813
r31  =  0.399193871213
shapiro_w  =  0.89015173912
skewness  =  -0.644328174865
slope_per10  =  -0.0870017889483
slope_per90  =  0.113834877141
stetson_k  =  0.718176907201
weighted_mean  =  16.0531655995
weighted_std  =  0.314366999011
