-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.9


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.36567047045
cusum  =  0.130217478318
eta  =  0.564846411918
hl_amp_ratio  =  0.218342964986
kurtosis  =  0.529039438879
n_points  =  304
period  =  0.518889342436
period_SNR  =  38.652905317
period_log10FAP  =  -33.272993967
period_uncertainty  =  7.41143450548e-05
phase_cusum  =  0.240302286779
phase_eta  =  0.125867640842
phi21  =  -2.38662170149
phi31  =  -4.70824047781
quartile31  =  0.33
r21  =  0.55170447653
r31  =  0.349447352366
shapiro_w  =  0.831773400307
skewness  =  -1.26095270216
slope_per10  =  -0.16308546883
slope_per90  =  0.207592528912
stetson_k  =  0.651309683455
weighted_mean  =  13.0733489057
weighted_std  =  0.316373271778
