-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.364382744467
cusum  =  0.0930594197235
eta  =  0.471925369721
hl_amp_ratio  =  0.470841016586
kurtosis  =  -0.267333712279
n_points  =  451
period  =  0.491823152911
period_SNR  =  53.67475745
period_log10FAP  =  -60.6005482813
period_uncertainty  =  7.76113563451e-05
phase_cusum  =  0.246870897343
phase_eta  =  0.141140206277
phi21  =  0.849961676542
phi31  =  -1.33816106803
quartile31  =  0.44
r21  =  0.443555202672
r31  =  0.337475790194
shapiro_w  =  0.914352655411
skewness  =  -0.804432346932
slope_per10  =  -0.0793478548787
slope_per90  =  0.0971454166681
stetson_k  =  0.760602946619
weighted_mean  =  16.2634118299
weighted_std  =  0.304664129537
