-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.289909921789
cusum  =  0.109870709459
eta  =  0.572938764534
hl_amp_ratio  =  0.607970725449
kurtosis  =  -0.780198718608
n_points  =  321
period  =  0.552671875038
period_SNR  =  40.5590300927
period_log10FAP  =  -37.7847548821
period_uncertainty  =  6.77086533946e-05
phase_cusum  =  0.24359888529
phase_eta  =  0.293591029719
phi21  =  0.926238850627
phi31  =  2.21276888927
quartile31  =  0.41
r21  =  0.449373859064
r31  =  0.330170444142
shapiro_w  =  0.942917704582
skewness  =  -0.366940192045
slope_per10  =  -0.124634959607
slope_per90  =  0.208272919243
stetson_k  =  0.841696429723
weighted_mean  =  13.9269151708
weighted_std  =  0.251284194314
