-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.392605935425
cusum  =  0.133636483143
eta  =  0.55431051565
hl_amp_ratio  =  0.37008119487
kurtosis  =  -0.429106657583
n_points  =  341
period  =  0.482156695844
period_SNR  =  42.740441175
period_log10FAP  =  -41.3240990668
period_uncertainty  =  6.47259711359e-05
phase_cusum  =  0.227967979334
phase_eta  =  0.250373214568
phi21  =  0.764374841943
phi31  =  1.63571731068
quartile31  =  0.49
r21  =  0.469886948953
r31  =  0.303863890033
shapiro_w  =  0.910733938217
skewness  =  -0.776532463508
slope_per10  =  -0.0831015814657
slope_per90  =  0.0730594785927
stetson_k  =  0.717855148308
weighted_mean  =  17.19581048
weighted_std  =  0.34265573743
