-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.94


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.229195987239
cusum  =  0.0947115779451
eta  =  0.738824163324
hl_amp_ratio  =  0.617773454788
kurtosis  =  -0.48892679678
n_points  =  377
period  =  0.560425230478
period_SNR  =  46.3668847907
period_log10FAP  =  -47.4537032395
period_uncertainty  =  8.55454333578e-05
phase_cusum  =  0.260622878443
phase_eta  =  0.505702622163
phi21  =  0.685157129297
phi31  =  -0.650186297888
quartile31  =  0.29
r21  =  0.296404865618
r31  =  0.169386340087
shapiro_w  =  0.959049284458
skewness  =  -0.535576953505
slope_per10  =  -0.0805651629122
slope_per90  =  0.133222599931
stetson_k  =  0.804990426689
weighted_mean  =  15.7812321322
weighted_std  =  0.189519075621
