-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.76


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.187376433495
cusum  =  0.139259714399
eta  =  0.756316612934
hl_amp_ratio  =  0.861334525596
kurtosis  =  -1.2563296019
n_points  =  270
period  =  0.270619634283
period_SNR  =  52.211425329
period_log10FAP  =  -46.7306875952
period_uncertainty  =  2.51832902127e-05
phase_cusum  =  0.314075626979
phase_eta  =  0.136429717142
phi21  =  -1.35781681275
phi31  =  -2.6367605272
quartile31  =  0.2775
r21  =  0.151273548717
r31  =  0.0698689895538
shapiro_w  =  0.924432992935
skewness  =  -0.0883118902886
slope_per10  =  -0.0771001333865
slope_per90  =  0.140688889556
stetson_k  =  0.905491096997
weighted_mean  =  14.5577908447
weighted_std  =  0.145280764643
