-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.343675939782
cusum  =  0.172628545349
eta  =  0.366153095384
hl_amp_ratio  =  0.365398709551
kurtosis  =  -0.856251514315
n_points  =  337
period  =  0.529290494685
period_SNR  =  40.5545952751
period_log10FAP  =  -43.0065302999
period_uncertainty  =  9.12307688153e-05
phase_cusum  =  0.251319856292
phase_eta  =  0.141448246084
phi21  =  0.785030766682
phi31  =  1.73976914122
quartile31  =  0.49
r21  =  0.458528521523
r31  =  0.350203205961
shapiro_w  =  0.878147721291
skewness  =  -0.6767491609
slope_per10  =  -0.14174010091
slope_per90  =  0.225064503423
stetson_k  =  0.773669059278
weighted_mean  =  14.2130020036
weighted_std  =  0.312130453258
