-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.384248160839
cusum  =  0.133372398508
eta  =  0.480728091989
hl_amp_ratio  =  0.246969810647
kurtosis  =  -0.461938528979
n_points  =  341
period  =  0.474506254106
period_SNR  =  37.1497184627
period_log10FAP  =  -39.215779103
period_uncertainty  =  6.18490956523e-05
phase_cusum  =  0.244877233683
phase_eta  =  0.329507099543
phi21  =  0.652646515465
phi31  =  1.52894627022
quartile31  =  0.5
r21  =  0.471784704755
r31  =  0.322354386959
shapiro_w  =  0.839794516563
skewness  =  -0.939483416688
slope_per10  =  -0.102004723409
slope_per90  =  0.169074996375
stetson_k  =  0.686077730163
weighted_mean  =  14.714487131
weighted_std  =  0.368429341681
