-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.30310634703
cusum  =  0.199475418315
eta  =  0.741886441423
hl_amp_ratio  =  0.374134926353
kurtosis  =  0.104008781826
n_points  =  234
period  =  0.532586666261
period_SNR  =  33.0256291854
period_log10FAP  =  -25.6584832997
period_uncertainty  =  8.10239575998e-05
phase_cusum  =  0.225946374148
phase_eta  =  0.605098759608
phi21  =  0.599640844261
phi31  =  4.0321458585
quartile31  =  0.365
r21  =  0.409112127783
r31  =  0.148462115597
shapiro_w  =  0.908247232437
skewness  =  -0.837453373275
slope_per10  =  -0.119711405682
slope_per90  =  0.27154998621
stetson_k  =  0.716312866649
weighted_mean  =  14.5055854791
weighted_std  =  0.255150914993
