-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.259693177363
cusum  =  0.203699458613
eta  =  0.490727114328
hl_amp_ratio  =  0.493787696125
kurtosis  =  -0.853788815628
n_points  =  401
period  =  0.547817275794
period_SNR  =  46.3176622154
period_log10FAP  =  -50.4826061802
period_uncertainty  =  8.24926646967e-05
phase_cusum  =  0.254069770524
phase_eta  =  0.136453140964
phi21  =  0.723910653982
phi31  =  2.08301473537
quartile31  =  0.38
r21  =  0.496452163534
r31  =  0.405951931999
shapiro_w  =  0.920607626438
skewness  =  -0.590537899101
slope_per10  =  -0.128151140583
slope_per90  =  0.132791448795
stetson_k  =  0.813429307525
weighted_mean  =  13.3548106533
weighted_std  =  0.252714097024
