-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.53


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.232768183689
cusum  =  0.146931647928
eta  =  0.689617533858
hl_amp_ratio  =  0.616292832424
kurtosis  =  -1.33021063975
n_points  =  343
period  =  0.337278728438
period_SNR  =  56.5418157615
period_log10FAP  =  -62.3131810361
period_uncertainty  =  3.70568100175e-05
phase_cusum  =  0.300626859573
phase_eta  =  0.0793486700547
phi21  =  1.38935501418
phi31  =  2.88118304086
quartile31  =  0.33
r21  =  0.162711250207
r31  =  0.0643015087159
shapiro_w  =  0.911703765392
skewness  =  -0.25708850893
slope_per10  =  -0.129147794624
slope_per90  =  0.154255234369
stetson_k  =  0.838209606816
weighted_mean  =  14.2647819363
weighted_std  =  0.165177285991
